Calorimeter Trigger Diagnostic ReadoutPJW 10/23/97ADMEMDAQFEPROCL1AUXREC

Raw Data16/tower

16/tower

10DIRACPROCMASKDAQ

8/tower

Trig Decision8/tower

CratesumPROCDAQPROC

1048 Et/DIRAC

16 Trig/DIRACSUMET PreFREDPROCDAQ

Tower TRG PreFREDPROCDAQ

8/wedgePROCDAQ

XTRP

Cluster ListPROCDAQ

Cluster ListPROCLOCOSDAQ

Cluster Fragments(DCAS and LOCOS)

DCASPROC DAQ 10/tower

Trigger Tower DataCluster List to L2 Processors4 to FRED

20 to FRED

20Trigger BitsSUMET, MET,SUM Ex, SUM Ey,DIRAC Et, Wedge Et2 Wedge Trigger Sum