2nd Floor

Level 1 Calorimetryto L2 CALS EtCollision HallCalor.

110DigitizeTrig Tower Sum & WeightReceive (Endwall Sum)Wait for TracksTower Tresh (SRAM)Trigger SummaryS EtFIFOTrigger SummaryS EtTrigger SummaryADMEMCable(220ft)L1AUX

264DIRACCRATESUMJ3 BackplaneCable(40ft)SUMETPreFREDFIFOto L1 DECISION(FRED)t=3300 nsfrom XTRPtxtrp=2640PJW 4/4/9886547530640132528132132132132132132396462132132

Sum HAD & EMLatch

Location

Dt(ns)TOWTRGPreFRED

to L2