2nd Floor1st Floor

Level 1 Block Diagram

to Level 2

L1 Global CrateFREDTowerPre-FRED

SEtPre-FRED

L1A/R

XPTTDC

XFTL1 CALTowerSEtXTRP

L1 Trackm Primitive

Collision HallCALOR.Calor.SVX II

COT~100ns driftMUON~1800ns drift

TDCSRCTriggerSupervisor

t=1848nst=2112nst=2640ns

+396ns+330ns+132ns+264ns+462ns+528ns+132ns+132ns+264nst=3696ns+391ns+549ns+893nst=4636nst=4589nsL1A/R

to Level 2TrackPre-FRED

MuonPre-FRED

MuonMatchPJW 4/4/98