DIRAC VME CrateDIRAC 0East PlugDIRAC 2WestCentDIRAC 3WestPlugCRATESUM CRATESUMDIRAC 1East CentVRCDIRAC 4East PlugDIRAC 6WestCentDIRAC 7WestPlugDIRAC 5East CentDIRAC 8East PlugDIRAC 10WestCentDIRAC 11WestPlugDIRAC 9East CentDIRAC 12East PlugDIRAC 14WestCentDIRAC 15WestPlugDIRAC 13East Centf Wedge: 0123

TRACER