Power Supply Models

Power Supply Quantity +3.3 V +5 V +12.0 V -12.0 V  -2.0 V  +5 V  -5.2 V  +15 V  -15 V
    Model Digital Digital Digital Digital Analog Analog Analog Analog Analog

     A+ 36 420 3 120
      A 20 420 120
      B 9 120
      C 24 60 300 21 10 10
      D 3 120 120
      E 1 120 25
      X 1 300 420 60 120

1 of 1, 10/8/9810:23 AM