Control

OSPY 64Kx23 RAM

Centroid RAM 32Kx8

FIFO 4Kx18

PED ISPY 64Kx 16 1Kx8

PP0

1

2

3

4

VME

Downloaded memory

(10) PED 1Kx8 (10) Centroid RAM 32Kx8

Other mapped memory (10) FIFO 4Kx18

(1) OSPY 64Kx23

(10) ISPY 64Kx16

Only 1/2 of data streams shown

RAM RAM

8 Eng0

Program ROM

(1) Program ROM 10Kx1

10Kx1

AFIFO

AFIFO

(1) AFIFO .2Kx8